Longitude

Latitude

CGOA LTOP Stations

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-1000

-1000

151 oW

150 oW

149^oW 148^oW

147 oW

146 oW 57oN 58oN 59oN 60oN 61oN oW

57oN 58oN 59oN 60oN 61oN

Seward

Fairfield

Hinchenbrook

Cleare SE

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-1000

-1000