Longitude

Latitude

CGOA Mooring Locations

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-1000

156 oW

154 oW

152_oW 150_oW

148 oW

146 oW 57oN 58oN 59oN 60oN 61oN oW

57oN 58oN 59oN 60oN 61oN