# NAVIGATION FROM TT007NAV.___-___ ADCP:PINGDATA.000-.000
# (#) volume indicated is approx 11% of volume that passed through sample
# all times are given as local time (Z time -10 hrs)
breakout nom_depth depth pump_id holder_id sample_no l_filtered l_adsorbed ss_ku ss_alt1 ss_alt2 ss_whlr1 ss_whlr2 ss_org1-53 ss_org_gt53 filter_flowrate adsorber_flowrate gt53um_grey_od gt53um_red_od gt53um_green_od gt53um_blue_od blue/green_ratio 
1 68 59 NOV A 3 658.2 145.7 x nd nd nd nd x nd 0.9091 0.2013 nd nd nd nd nd 
2 92 80 APR* B 4 596.9 151.4 x nd nd nd nd x x 0.8244 0.2091 nd nd nd nd nd 
7 163 143 JAN C 5 697.2 143.8 x nd nd nd nd x nd 0.9630 0.1987 nd nd nd nd nd 
8 211 185 MAR D 6 707.8 145.7 x nd nd nd nd x x 0.9776 0.2013 nd nd nd nd nd 
9 309 270 MAY# E 7 568.8 168.6 x nd nd nd nd x nd 0.7856 0.2329 nd nd nd nd nd 
10 408 357 JUNE F 8 648.0 153.3 x nd nd nd nd x x 0.8950 0.2117 nd nd nd nd nd 
11 505 442 JULY*# G 9 689.9 147.2 x nd nd nd nd x nd 0.9528 0.2033 nd nd nd nd nd 
12 602 527 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
13 700 612 AUG# H 10 755.0 147.0 x nd nd nd nd x x 1.0429 0.2030 nd nd nd nd nd 
14 797 697 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
15 895 783 SEP# I 11 758.1 153.8 x nd nd nd nd x nd 1.0471 0.2125 nd nd nd nd nd 
T/STD 940 822 nd nd nd nd 0.11 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
