# NAVIGATION FROM TT007DAS.012-___ ADCP:PINGDATA.???-.???
# all times are given as local time (Z time -10 hrs)
# nominal depths are corrected to actual depth by pressure transducer data
breakout nom_depth depth pump_id holder_id sample_no l_filtered l_adsorbed ss_ku ss_alt1 ss_alt2 ss_whlr1 ss_whlr2 ss_org1-53 ss_org_gt53 filter_flowrate adsorber_flowrate gt53um_grey_od gt53um_red_od gt53um_green_od gt53um_blue_od blue/green_ratio 
1 45 44 JAN K 12 109.4 18.9 x nd nd nd nd nd nd 1.1394 0.1971 nd nd nd nd nd 
2 69 67 APR* M 13 65.1 17.0 x nd nd nd nd x x 0.6781 0.1774 nd nd nd nd nd 
7 140 137 FEB A 25 98.8 22.7 x nd nd nd nd nd nd 1.0290 0.2366 nd nd nd nd nd 
8 188 184 MAR B 26 98.0 18.9 x nd nd nd nd nd nd 1.0212 0.1971 nd nd nd nd nd 
9 286 279 JULY* C 27 81.4 20.8 x nd nd nd nd nd nd 0.8477 0.2168 nd nd nd nd nd 
10 385 376 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
11 482 471 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
12 579 565 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
13 677 661 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
14 774 756 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
15 872 851 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
T/STD 917 895 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
